Projekt — ELiAK 2

Kierunek Specjalność Rok studiów Symbol grupy lab.

Informatyka Informatyka 2 L04

Temat Laboratorium Numer lab.

Projekt nr 20 – zaprojektować licznik . . . 4

Skład grupy ćwiczeniowej

Katarzyna Michoń, Elżbieta Wolanin, Dariusz Ostrowski, Wojciech Muła

Uwagi Ocena

Temat projektu (nr 20)

Zaprojektować licznik 5-bitowy z krążącym zerem; użyć przerzutników typu JK.

Realizacja

Krążące zero: kod 1 z 5. Licznik został zbudowany na bazie rejestru przesuwającego ze sprzężeniem zwrotnym (ang. roll) – najstarszy bit jest podawany z powrotem na wejście. Z przerzutników JK zostały zbudowane rejestry typu D. Obwód złożony z dwuwejściowej bramki OR i 5-wejściowej bramki NOR służy do wpisania początkowego stanu (10000_b) do licznika – gdy wyjścia Q_0 ... Q_5 mają wartość logiczną zero, na wejście J_0 zostanie podana jedynka (sygnał X). Faktycznie licznik zlicza zarówno w kodzie 1 z 5, jak i 1 z 5.

Zaprojektowany przez nas licznik ma bardzo prostą konstrukcję, może zostać łatwo rozszerzony, tak by liczył w kodzie o dowolnej liczbie bitów.

Schemat Przebiegi czasowe